Jazyk zvolený pre vypracovanie práce bol Python, pseudonáhodné dáta
reprezentujúce signál boli vygenerované programom Matlab.

Kód je dostupný na nasledujúcom odkaze:
\url{https://git.dotya.ml/wanderer/ak9im/src/branch/development/p1}.

Kód tohto protokolu je dostupný na nasledujúcom odkaze:
\url{https://git.dotya.ml/wanderer/ak9im-proto1}.

\subsection{Vygenerovanie signálu}

\newpage
\subsection{Histogram}

\newpage
\subsection{Distribučná funkcia}

\newpage
\subsection{Štatistické charakteristiky\ 1.\ a\ 2.\ rádu}

\newpage
\subsection{Korelácia}
\subsubsection{Autokorelačná funkcia u}
\subsubsection{Autokorelačná funkcia y}
\subsubsection{Vzájomne korelačná funkcia}

\newpage
\subsection{Kovariancia}
\subsubsection{Autokovariačná funkcia u}
\subsubsection{Autokovariačná funkcia y}
\subsubsection{Vzájomne kovariačná funkcia}

\newpage
\subsection{Štatistické charakteristiky}
