\documentclass[]{scrartcl}
\usepackage{geometry}
 \geometry{
 a4paper,
 top=18mm,
 bottom=19mm,
 }
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[pdftex,pdfa,hidelinks,breaklinks]{hyperref}
\usepackage{url}
\usepackage{xmpincl}
\usepackage{hyperxmp}
\usepackage[affil-it]{authblk}
\usepackage{graphicx}

\renewcommand{\figurename}{Obrázek}
\renewcommand{\tablename}{Tabulka}

\date{\today}

\title{Protokol 5 - Operační zesilovače I.}
\author{M et Z}

\begin{document}
\affil{FAI UTB ve Zlíně, Softwarové inženýrství (SWI)}

\maketitle
\renewcommand{\contentsname}{Obsah}
\tableofcontents

\newpage

\section*{Zadání}
\addcontentsline{toc}{section}{Zadání}

\begin{enumerate}
  \item Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení
  \item Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení
  \item Ověřte vlastnosti invertujícího součtového zesilovače
  \item Ověřte vlastnosti rozdílového zesilovače
\end{enumerate}

\newpage

\section{Meření napěťového zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení}

\newpage
\section{Meření napěťového zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení}

\newpage
\section{Oveření vlastností invertujícího součtového zesilovače}

\newpage
\section{Ověření vlastností rozdílového zesilovače}

\newpage
\section{Závěr}

\end{document}
