% ============================================================================ %
% Encoding: UTF-8 (žluťoučký kůň úpěl ďábelšké ódy)
% ============================================================================ %

\seznamzkr

\begin{tabular}{ll}
CPU & Central Processing Unit \\
PTFE & Polytetrafluoroethylene \\
VNA & Vector Network Analyser \\
\end{tabular}

% ============================================================================ %
